
^%Kurzanleitung_zur_Benutzung_des_Hilfesystems   
  Zum  Umblättern bitte auf die gro₧en  Pfeilicons  klicken. 
Dabei steht der Pfeil nach rechts für eine Seite vor und der 
Pfeil  nach  links   für eine Seite  zurück.  Wenn  Sie  zum 
Inhaltsverzeichnis wollen,  klicken Sie bitte das Infosymbol 
an.  Wenn Sie gezielt nach Begriffen suchen,  bringt Sie ein 
Klick  auf  das  Fragezeichen  zum  Stichwortregister.  Fett 
gedruckte  und  unterstrichene  Wörter  sind   Querverweise. 
Werden  sie angeklickt,  so gelangen Sie automatisch in  das 
Kapitel,  in dem der Begriff näher erläutert wird. Um in das 
Kapitel  zurückzugelangen,   aus  dem  Sie  den  Querverweis 
aufgerufen haben, genügt ein Klick auf das Fu₧spurensymbol.


^%Ausführliche_Anleitung_zum_Hilfesystem
  Da ein durchschnittlicher Mensch am Bildschirm länger  zum 
Lesen  eines  Textes  braucht  als  für  die  gleiche  Menge 
gedruckten Text,  wir aber der Meinung sind,  da₧ Ihnen auch 
am Bildschirm die komplette Information zur Verfügung stehen 
sollte, ist dieses Hilfesystem so ausgelegt, da₧ es Sie beim 
Lesen  bestmöglichst unterstützt.  Manche Hilfen in  anderen 
Programmen  geben nur eine so knappe  Erläuterung,  da₧  man 
anschlie₧end genausoviel wei₧ wie vorher.
   Zu dieser Unterstützung gehören zunächst einmal die  fünf 
gro₧en Icons oben im Hilfefenster.  Das Icon mit dem 'i' für 
Information  bringt Sie automatisch ins  Inhaltsverzeichnis. 
Von hier aus können Sie gezielt einzelne Kapitel anspringen. 
Befinden Sie sich einmal im Inhaltsverzeichnis,  so wird das 
Symbol deaktiviert,  es lä₧t sich also nicht mehr anklicken. 
Es ergibt auch nicht viel Sinn,  aus dem  Inhaltsverzeichnis 
in das Inhaltsverzeichnis zu springen. Gleiches gilt für das 
Stichwortsymbol.  Es  ist das Symbol mit  dem  Fragezeichen. 
Nach  einem  Klick  hierauf  gelangen  Sie  automatisch  ins 
Stichwortregister.  Dies  ist besonders nützlich,  wenn  Sie 
gezielt nach einem Begriff suchen.  Um hin- und  herblättern 
zu können,  klicken Sie einfach auf die Pfeilsymbole:  Klick 
auf den Pfeil nach rechts - Seite vor,  Klick auf den  Pfeil 
nach  links  -  Seite zurück.  Wenn Sie  nicht  mehr  weiter 
blättern können,  werden die Icons automatisch  deaktiviert.  
Dies alles wäre ja nun noch nichts besonderes. Sie haben nun 
aber  die  Möglichkeit,   mittels  Querverweisen  von  einem 
Kapitel   zum   nächsten  zu   springen.   Dies   sind   die 
fettgedruckten  und  unterstrichenen  Wörter.   Werden   sie 
angeklickt,  so  gelangt  man zu dem  Kapitel,  in  dem  sie 
erklärt  werden.   Dies  lä₧t  sich  durch  Anklicken  neuer 
Querverweise beliebig fortsetzen.  Sie bahnen sich sozusagen 
einen Pfad durch den Hilfstext. Um Ihren Weg zurückzufinden, 
sprich,  um in das Kapitel zurückzugelangen, aus dem Sie den 
Querverweis  aus aufgerufen haben,  klicken Sie einfach  das 
Symbol mit den Fu₧spuren an. Sie gelangen dann an den Anfang 
Ihres letzten Kapitels.  Ein Zurückblättern ist von hier aus 
übrigens nicht möglich.  Man würde ansonsten zu schnell  die 
Übersicht  verlieren,  bei  welchem  Kapitel  man  sich  nun 
befindet.    



^%Inhaltsverzeichnis

^Warenzeichen
^Haftungsausschlu₧

^Programmstatus
^Allgemeines
^Programmvoraussetzungen
^Programmumfang
^Senderdatenbank

^Die_Programmfunktionen
^Station
^Senderliste
^Frequenzanzeige
^Schrittweite
^S-Meter
^Sendeart
^Squelch
^Remote
^Power

^Neu
^Suchen
^Sichern
^Löschen
^Ausgabe
^Im/Export
^Optionen
^Spezial
^Timer
^Scanner
^Info
^Hilfe

^Anschlu₧_der_Geräte
  ^FRG-8800
  ^FT-736R
^Fehler-Probleme-Lösungen

^Index



^%Warenzeichen
   Fast  alle in dieser Anleitung  erwähnten  Software-  und 
Hardwarenamen    sind   eingetragene   Warenzeichen    ihrer 
jeweiligen Hersteller und als solche zu betrachten.


^%Haftungsausschlu₧
   Dieses Programm wurde mit der  grö₧tmöglichsten  Sorgfalt 
erstellt und umfangreichen Tests unterzogen. Trotzdem lassen 
sich Programmierfehler nie ganz ausschlie₧en, da es ab einer 
bestimmten  Programmgrö₧e keine fehlerfreien Programme  mehr 
gibt.  Frank Storm Hardware & Softwareentwicklung kann daher 
weder  eine  juristische noch irgendeine  Verantwortung  für 
durch   Programmfehler   oder  Angaben  in   der   Anleitung 
hervorgerufene  Schäden  an Geräten  und  Daten  übernehmen. 
Ebenfalls kann keine Verantwortung für irgendwelche  Schäden 
übernommen  werden,  die  beim Anschlu₧ von Geräten  an  den 
Computer  nach  den  beiliegenden  Anleitungen   vorgenommen 
werden.


^%Programmstatus
   Diese Programm ist in Version 1.0 Freeware.  Es kann  von 
jedem   frei   kopiert   und   weitergegeben   werden.   Ein 
Sharewarebeitrag   ist  nicht  zu  entrichten.   Dies   gilt 
allerdings  nur für die Version 1.0.  Ich behalte  mir  vor, 
zukünftige  Versionen als Shareware  herauszugeben.  Einzige 
Bedingung  ist,  da₧ das Archiv oder der Inhalt des  Archivs 
nur komplett weitergegeben wird.
     Verbesserungsvorschläge,    Fehlerbeschreibungen    und 
Anregungen sind an folgende Adresse zu richten.

Postanschrift:       Frank Storm
                     Hardware & Software Entwicklung
                     Roermonderstr. 108a
                     52072 Aachen

EMail (im Mausnet):  Frank Storm @ AC2
      (im Internet): Frank_Storm@AC2.maus.de

   Allerdings  werden  Anfragen nicht  im  Zeitraum  März  - 
September  1994  beantwortet.  Wenn Sie also  Fragen  haben, 
müssen Sie Sich ein wenig gedulden.
 

^%Allgemeines
     Dieses   Programm   übernimmt   die    Steuerung    des 
Kurzwellenempfängers  FRG-8800 von YAESU und des  Multiband-
Transceiver  FT-736R von YAESU,   sowie die  Verwaltung  von 
Sendern  und  Frequenzen.  Allerdings  werden  beim  FT-736R 
gegenwärtig  nicht  alle  Features  unterstützt.   Für   den 
Anschlu₧  des FRG-8800 und des FT-736R gibt es  jeweils  ein 
Interface,  deren Aufbau in ^Anschlu₧_der_Geräte beschrieben 
wird.     Das   Programm  bietet  als  Grundfunktionen   die 
Möglichkeiten,  den Empfänger einzuschalten und die Frequenz 
und den Empfangsmode einzustellen.
   Ferner  verfügt das Programm über  eine  Senderdatenbank, 
deren   Speicherkapazität   nur   durch   die   Grö₧e    des 
Speichermediums  beschränkt ist.  Eine flexible Import-  und 
Exportfunktion  ermöglicht  es,   Senderdaten  mit   anderen 
Datenbanken auszutauschen.
  Schlie₧lich besitzt das Programm noch einen Timer und eine 
einfache Scanfunktion.


A C H T U N G !!!
   Das Programm mu₧ stets ordnungsgemä₧ verlassen  verlassen 
werden,  da  es sonst zu Datenmüll in der  Datenbank  kommen 
kann.  Also  stets  vor  dem Ausschalten  des  Rechners  das 
Programm verlassen.  Sollten Sie Ihre Datenbank auf Diskette 
haben,  dürfen Sie während des Programmbetriebs die Diskette 
nicht gegen eine andere austauschen,  da es sonst  ebenfalls 
zum Verlust der Datenbank kommen kann.  Dies gilt  ebenfalls 
für den Betrieb des Programms als Accessory.  Sie dürfen den 
Rechner   nur  dann  ausschalten,   wenn  Sie   vorher   das 
Programmfenster geschlossen haben.
  

^%Programmvoraussetzungen
  Das Programm sollte mit allen TOS-Versionen incl. MultiTOS 
und  Mag!X  laufen.  Es  läuft nicht in  der  niedrigen  und 
mittleren  ST-Auflösung,  dafür aber mit allen  höheren  und 
höchsten   Auflösungen.   Eine  Festplatte  wird   ebenfalls 
empfohlen, da die Datenbank des Programms die Daten nicht im 
Speicher   des  Rechners   hält,   sondern   dateiorientiert 
arbeitet.  Die  Grö₧e der Datenbank hängt dabei nur von  dem 
verwendeten Speichermedium ab.
   Wenn Sie kein Multitasking-Betriebssystem wie Mag!X  oder 
MultiTOS verwenden,  können sie den Radio-Commander auch als 
Accessory  starten.  Dazu brauchen Sie ihn nur zusammen  mit 
allen  benötigten Dateien auf Ihr Bootlaufwerk kopieren  und 
das Programm in RCOMMAND.ACC umbenennen.


^%Programmumfang
  Zum Lieferumfang gehören folgende Dateien:

  RCOMMAND.PRG    -  das eigentliche Programm,
  RCOMMAND.RSC    -  die zugehörige Resourcedatei,
  HELP.RSC        -  die Resourcedatei für das Hilfesystem,
  RCOMMAND.HLP    -  dieser Hilfstext,
  RCOMMAND.REG    -  die Querverweisstruktur für das
                     Hilfesystem,
  RCOMMAND.INF    -  Infodatei mit den aktuellen 
                     Einstellungen (wird vom Programm
                     erzeugt),
  SENDER.FIX,
  SENDER01.IDX,
  SENDER02.IDX    -  die Senderdatenbank (wird vom Programm
                     erzeugt),
  NET91.EXP       -  eine Beispielimportdatei,
  FRG8800.IMG     -  Zeichnung des Interfaces für den 
                     FRG-8800
  FT736R.IMG      -  Zeichnung des Interfaces für den
                     FT-736R


^%Die_Senderdatenbank
   Das Programm verfügt über eine Senderdatenbank,  die  nur 
durch die Grö₧e des Speichermediums  (Diskette,  Festplatte) 
begrenzt ist.  Ein Sendereintrag enthält des  Stationsnamen, 
den  Standort,   die  Anschrift,   zwei  Sendezeiten,   zehn 
Frequenzen mit Sendearten und zwei Einträge für Bemerkungen. 
In  der Datenbank sind der Stationsname und  die  Frequenzen 
Schlüssel, nach denen die Sender sortiert werden. Der Inhalt 
bzw. die Schlüssel (Namen, Frequenzen) der Datenbank sind in 
der ^Senderliste aufgelistet. Die Datenbank kann ausgedruckt 
und als ASCII-Datei exportiert werden.


^%Die_Programmfunktionen
    Es  folgt  nun  eine  Auflistung   (hoffentlich)   aller 
Programmfunktionen:


^%Remote
  Hiermit schalten Sie die Fernbedienung des Empfängers ein. 
Anschlie₧end  können Sie die wichtigen Funktionen,  wie  das 
Eingeben derFrequenz,  nur noch über den Rechner  erledigen. 
Erst  wenn  Sie die  Fernbedienung  ausschalten,  haben  Sie 
wieder manuell Zugang zu Ihrem Gerät.  Das Programm schaltet 
beim Verlassen die Fernbedienung automatisch ab.  Dies  gilt 
allerdings nicht für den Betrieb des Programms als Accessory 
(wichtig auch beim Betrieb des Programms unter Chameleon).


^%Power
   Beim FRG-8800 können Sie das Gerät ein- und  ausschalten. 
Dies  ist  allerdings nur möglich,  wenn  die  Fernbedienung 
eingeschaltet ist. Beim FT-736R hat das Anklicken des Power-
Knopfes keine Auswirkungen.


^%Frequenzanzeige
   Die  Frequenz wird entweder über die  beiden  Pfeilknöpfe 
links  und  rechts neben der Frequenzanzeige oder  über  die 
Cursortasten in Verbindung mit der <Ctrl>-Taste  eingestellt 
oder in der Frequenzanzeige direkt editiert und mit  <Enter> 
(nicht  <Return>!)  bestätigt.
   Klicken  Sie einen der Pfeilknöpfe an so wird um  um  die 
^Schrittweite  erhöht  oder  erniedrigt,   die  Sie   vorher 
eingestellt   haben.   Es   sind   nur   solche   Frequenzen 
einstellbar, über die das Gerät auch verfügt.
   Frequenzen  können auch vom aktuellen  Sender  übernommen 
werden (siehe ^Station).


^%Schrittweite
   Die Schrittweite für den Senderdurchlauf wird  (wie  sehr 
viele   andere  Einstellungen  auch)  über  ein   Popup-Menü 
eingestellt.  Sie haben die Möglichkeit, die Schrittweite in 
Schritten von 25 Hz, 500 Hz, 100 kHz und 1 MHz einzustellen. 
Zusätzlich   kann   eine  frei   definierbare   Schrittweite 
eingestellt werden. Diese erscheint im Popup-Menü an letzter 
Stelle   unbd  wird  im  Optionendialog  eingegeben   (siehe 
^Optionen). 


^%Sendeart
  Die Sendeart wird über zwei Popup-Menüs  eingestellt.  Mit 
einem Menü kann man zwischen den Sendearten AM, LSB, USB, CW 
und  FM wählen,  mit dem anderen Popupmenü kann man bei  den 
Betriebsarten  AM,  CW und FM zwischen "narrow"  und  "wide" 
umschalten. Es sind nur die Sendearten einstellbar, über die 
das Gerät verfügt (beim FT-736R kein AM).


^%S-Meter
   Beim FT-736R wird ständig der S-Meter-Wert abgefragt  und 
angezeigt.  Beim FRG-8800 wird dies nicht unterstützt (siehe 
^FRG-8800).


^%Squelch
   Die Squelchanzeige funktioniert ebenso wie  das  ^S-Meter 
nur beim FT-736R.


^%Station
  Hier wird immer der gerade aktuelle Sender angezeigt.  Sie 
können den Sendereintrag beliebig editieren. Zu jedem Sender 
können  Sie zehn Frequenzen zusammen  mit  unterschiedlichen 
Sendearten eingeben.  Die Frequenzen werden durch  Anklicken 
der  Pfeilknöpfe  im  Frequenzrahmen   umgeschaltet.   Nicht 
eigegebene Frequenzen haben den Wert Null.
   Wird der Knopf mit der Frequenznummer (vor der  Frequenz) 
angeklickt,  so  wird die Frequenz in  die  ^Frequenzanzeige 
übernommen,  und das Gerät auf diese Frequenz  umgeschaltet. 
Au₧erdem wird die Sendeart. Gibt es die Frequenz des Senders 
beim  Gerät nicht,  so erscheint  eine  Fehlermeldung.  Wird 
während  des Anklickens die <Ctrl>-Taste gedrückt,  so  wird 
der   umgekehrte  Weg  gegangen.   Die  Frequenz   aus   der 
^Frequenzanzeige  und  die  Sendeart  wird  dann  in  diesen 
Frequenzeintrag übernommen.
  Soll ein Sender gespeichert werden, so mu₧ wenigstens eine 
Frequenz  ungleich  Null sein und der Name darf  nicht  leer 
sein.


^%Senderliste
  Neben der aktuellen Station sind die gespeicherten  Sender 
aufgelistet.  Mit  dem Knopf über der Liste können  Sie  die 
Anzeige   der  Liste  zwischen  Frequenz  und   Stationsname 
umschalten.  Das Scrollen in der Liste funktioniert so,  wie 
Sie  es vom Fileselector gewohnt sind.  Ein Klick auf  einen 
Eintrag macht den gewählten Sender zum aktuellen. Allerdings 
wird  die  Frequenz noch nicht am Gerät  eingestellt  (siehe 
^Station). 


^%Neu
   Das Feld der Stationsanzeige wird hiermit  gelöscht.  Sie 
können dadurch einen neuen Sender  eingeben.  Achtung:  Wenn 
Sie  vorher  den aktuellen  Sendereintrag  verändert  haben, 
werden  diese  Änderungen  nicht  automatisch   gespeichert. 
Gespeichert  wird ein neuer Sender erst beim  Anklicken  des 
Knopfes ^Sichern.


^%Suchen
  Die Datenbank wird nach einem Sender durchsucht,  der  auf 
der aktuell eingestellten Frequenz sendet.  Wurde ein Sender 
gefunden, so wird er zum aktuellen gemacht.


^%Sichern
   Speichert  den aktuellen Sender  in  der  Datenbank.  Das 
Namensfeld  des Senders darf dabei nicht leer sein  und  die 
Frequenz  mu₧  grö₧er als Null sein.  Wurde ein  Sender  neu 
eingegeben  und es existiert bereits ein Sender  mit  diesem 
Namen,  so kann er ersetzt werden. Alle Frequenzeinträge des 
alten Senders werden dabei gelöscht.


^%Löschen
   Löscht  den aktuellen Sender aus  der  Datenbank.  Vorher 
erfolgt allerdings noch eine Sicherheitsabfrage.


^%Ausgabe
   Es erscheint ein Dialogfenster,  in dem Sie die  Art  der 
Ausgabe einstellen können.  Die Ausgabe können Sie auf einen 
Drucker  oder  in eine Datei lenken.  Wollen Sie  auf  einen 
Drucker  ausgeben,   so  benötigen  Sie  eine  entsprechende 
Druckerkonfigurationsdatei.  Diese  Datei ist kompatibel  zu 
den  Konfigurationsdateien  .HEX  von  Word-Plus.   Passende 
Konfigurationsdateien  finden  sich in  gut  sortierten  PD-
Sammlungen.  Sollten  Sie  keine passende  Datei  für  Ihren 
Drucker   auftreiben  können,   so  können  Sie  die   Datei 
PRINTER.HEX  auch  selbst mit Hilfe  Ihres  Druckerhandbuchs 
anpassen.
  Wollen Sie die Ausgabe in eine Datei lenken, so müssen Sie 
vorher einen Dateinamen angeben. Die erzeugte Datei ist eine 
reine ASCII-Datei und enthält keine Text-Attribute.
   Implementiert ist momentan nur die Ausgabe  als  Tabelle. 
Dabei  werden  alle  Sender in  einer  zweiseitigen  Tabelle 
ausgegeben.


^%Im/Export
   Um  die  Daten  der  Senderdatenbank  auch  von   anderen 
Programmen   und   Datenbanken   nutzen   zu   können   oder 
Senderdatenbanken von anderen Datenbanken im Radio-Commander 
nutzen zu können,  gibt es die Import-/Exportfunktion. Damit 
ist   es  möglich,   die  Senderdatenbank  als   ASCII-Datei 
abzuspeichern.   In  dieser  ASCII-Datei  sind  sowohl  alle 
Datenfelder,  also  Bestandteile eines  Sendereintrags,  und 
alle   Datensätze  (die  Sender)  durch  spezielle   Zeichen 
getrennt,    durch   das   Datenfeldtrennzeichen   und   das 
Datsatztrennzeichen. Diese Zeichen können im Im/Exportdialog 
eingegeben  werden.  Das Format entspricht dabei dem  Format 
der  Datenbank  Adimens.  Die  Beschreibung  eines  Zeichens 
besteht aus der Zeichensatznummer umgeben von Klammern. Z.B. 
steht  "(13)" für  das  Carriage-Return-Zeichen.  "(13)(10)" 
steht für ein normales Zeilenende. Sie können natürlich auch 
andere  Zeichen  eingeben,   z.B.   zusätzliche  Leerzeichen 
"(32)".
   Achtung:  Die  eingegebenen Trennzeichen  gelten  in  der 
aktuellen Version nur für das Exportieren.  Beim Importieren 
mu₧  das Datenfeldtrennzeichen ein Carriage-Return  ("(13)") 
und  das Datensatztrennzeichen ein Carriage-Return  und  ein 
Line-Feed ("(13)(10)").   Zusätzlich wird im Im/Exportdialog 
eingestellt,  welche Datenfelder importiert oder  exportiert 
werden und in welcher Reihenfolge.  Die Nummerierung 1 -  10 
ist  beliebig,  allerdings mu₧ sie korrekt sein.  Es  dürfen 
also keine Zahlen doppelt und keine Zahlen kleiner als  eins 
und grö₧er als zehn vorkommen.
  Beim Anklicken der Knöpfe "Import" und "Export"  erscheint 
eine  Fileselectbox zum Angeben des Namens der  Import  bzw. 
Exportdatei.  Es  ist schon eine  Beispieldatei  (NET91.EXP) 
vorhanden,  die  sie probeweise  importieren  können.  Diese 
Datei  wurde  aus  einer Logdatei  eines  anderen  Programms 
konvertiert.


^%Optionen
   Im  Dialog  Optionen  können  Sie  das  verwendete  Gerät 
einstellen,  die  verwendete Schnittstelle (wenn  Sie  einen 
Atari  TT  oder  STE besitzen)  und  die  frei  definierbare 
Schrittweite. 


^%Spezial
  Dieser Button ist für zukünftige Anwendungen reserviert.


^%Timer
   Es  besteht  die  Möglichkeit,  den  Empfänger  zu  einer 
bestimmten  Zeit ein und auszuschalten  (entweder  ein,  aus 
oder beides).  Werden korrekte Uhrzeiten eingegeben und  der 
Dialog mit "Setzen" verlassen,  so wird der Timer gestartet. 
Wird  der  Dialog erneut aufgerufen,  so  ist  ein  erneutes 
Setzen  nicht möglich.  Der Timer mu₧  zuerst  zurückgesetzt 
werden.  Das  Gerät  wird dabei auf die  zum  Zeitpunkt  des 
Setzens aktuelle Frequenz (incl.  Mode) geschaltet. Das Ein- 
und  Ausschalten funktioniert allerdings nur beim  FRG-8800. 
Der  FT-736R  wird  lediglich  auf  die  aktuelle   Frequenz 
eingestellt.


^%Scanner
  Das Programm besitzt auch einen eingebauten  Scanner.  Der 
Scanner   scannt   die   Frequenzen   beginnend   bei    der 
Startfrequenz  bis  zur  Endfrequenz  in  einem   bestimmten 
Abstand  durch.  Bei  Erreichen der  Endfrequenz  fängt  der 
Scanner  von  vorne an.  Er kann durch Drücken  der  rechten 
Maustaste angehalten werden. Es erscheint dann eine Abfrage, 
ob  der  Scanvorgang  fortgesetzt werden  soll  oder  nicht. 
Während  der  Scanner läuft,  sind  keine  anderen  Aktionen 
möglich.
   Zusätzlich  kann  noch  die  Geschwindigkeit   eingegeben 
werden.  Die  maximale  Geschwindigkeit ist  dabei  von  der 
Datenübertragung  zum  Empfänger  begrenzt,  die  für  einen 
Befehl immerhin 0.25 Sekunden benötigt.


^%Info
   Es  erscheint ein Fenster,  das Aufschlu₧  über  Urheber, 
Programmstatus, Versionsnummer und Copyright gibt. 


^%Hilfe
siehe ^Ausführliche_Anleitung_zum_Hilfesystem.


^%Anschlu₧_der_Geräte
  Es folgt eine Beschreibung,  wie man den FRG-8800 und  den 
FT-736R an den Atari anschlie₧en kann. Beide Geräte verfügen 
über die YAESU eigene CAT-Schnittstelle, die sich allerdings 
bei beiden Geräten nicht geringfügig unterscheidet.


^%FRG-8800
   Die  Ansteuerung  des FRG-8800  lä₧t  sich  sehr  einfach 
verwirklichen.  Sie ist auf dem Bild FRG8800.IMG abgebildet. 
Sie  brauchen dazu neben den Steckern und dem Kabel nur  ein 
IC  MC1489  oder  75189 und einen  Kondensator  (100  Mikro-
Farad).  Mit diesem Interface kann man das Gerät  allerdings 
nur  steuern.  Ein Einlesen des S-Meter-Wertes ist so  nicht 
möglich.   Der   Wert  des  S-Meters  liegt  an   der   CAT-
Schnittstelle   als   analoger   Wert   vor,    der   zuerst 
digitalisiert werden mü₧te, und dann von einem parallelen in 
ein  serielles Signal mit der passenden Baud-Rate  umgesetzt 
werden mü₧te. 

^%FT-736R
   Die CAT-Schnittstelle des FT-736R unterscheidet sich  von 
der Schnittstelle des FRG-8800.  Da es sich bei diesem Gerät 
um eine bidirektionale Schnittstelle handelt,  lä₧t sich der 
Wert  des  S-Meters ohne  grö₧eren  Aufwand  empfangen.  Die 
Schaltung  eines Interfaces zeigt das Bild  FT736R.IMG.  Die 
Bauteile sind Standardbauteile, die in jedem Elektronik-Shop 
erhältlich sein sollten.  Das IC MAX232 setzt die  TTL-Pegel 
der   CAT-Schnittstelle   auf   RS-232   Niveau   um.    Die 
Spannungsversorgung  für  dieses IC (5 Volt)  wird  von  dem 
Spannungsstabilisator  7805 aus der Versorgungsspannung  des 
FT-736R   (13  Volt)  erzeugt,   die  an  Pin  6  der   CAT-
Schnittstelle anliegt.
  Achtung:  Die Nummerierung des 6-poligen Steckers für  die 
CAT-Schnittstelle  in  der Zeichnung stimmt  nicht  mit  den 
Angaben  in der Bedienungsanleitung überein,  da diese  dort 
nicht korrekt sind.


Ab  Oktober 1994 können beide Interface auch direkt bei  mir 
bezogen werden.


^%Fehler-Probleme-Lösungen
  Sollten Sie Probleme mit dem Programm haben,  Fehler  (die 
nicht  in  nachfolgender  Liste  aufgeführt  sind)   finden, 
Änderungswünsche und/oder Anregungen haben,  wenden Sie Sich 
einfach  vertrauensvoll  an mich.  Falls  Sie  einen  Fehler 
beschreiben,  tun  Sie es bitte so ausführlich wie  möglich. 
Sie  erleichtern  mir damit die  Fehlerkorrektur  erheblich. 
Fehlerberichte,  wie  "Programm stürtzt  ab",  hilft  selten 
weiter. Wenn Sie mir also einen Fehler mitteilen wollen, tun 
Sie  dies  am besten in schriftlicher Form oder  per  EMail, 
falls Sie ein Modem besitzen und Zugang zu einem Netz haben. 
Notieren  Sie  dabei bitte  auch  Ihre  Rechnerkonfiguration 
(Rechnertyp,       Erweiterungen      wie      Grafikkarten, 
Beschleunigerboards etc.,  benutzte Autoordnerprogramme  und 
Accessories). Oft kann es nämlich auch zu Seiteneffekten mit 
anderen Programmen kommen.
  Anschrift siehe ^Programmstatus.


Bekannte Probleme:
-  Beim Testaufbau des Interfaces für den ^FT-736R  lieferte 
das  Gerät bei der Abfrage von ^S-Meter und ^Squelch  häufig 
falsche Werte.  Da die Ursache noch nicht geklärt ist,  wird 
versucht,  die Fehler durch das Programm auszugleichen,  was 
allerdings nicht immer gelingt.


^%Index

Anschrift -> ^Programmstatus
^Ausgabe
CAT-Schnittstelle -> ^Anschlu₧_der_Geräte
Datenbank -> ^Senderdatenbank
Drucker -> ^Ausgabe
Email -> ^Fehler-Probleme-Lösungen
Export -> ^Im/Export
Freeware -> ^Programmstatus
^FRG-8800 -> ^Allgemeines
^FT-736R -> ^Allgemeines
Hilfe -> ^Ausführliche_Anleitung_zum_Hilfesystem
Import -> ^Im/Export
Interface -> ^Anschlu₧_der_Geräte
^Löschen
^Neu
^Power
PRINTER.HEX -> Ausgabe
^Programmvoraussetzungen
^Remote
^Scanner
^Schrittweite
^Sendeart
^Sichern
^S-Meter -> ^FRG-8800, ^FT-736R
^Spezial
^Squelch
^Station
^Suchen
Tabelle -> ^Ausgabe
^Timer
^Warenzeichen

